Рафаел Леон
Филодендрон пертузум

Превод от испански: Рада Панчовска, —

chitanka.info

Имат нежните израстващи листа на филодендрона

сърцевидна форма и достигат десетина

сантиметра дължина; в замяна старите

учетворяват своя ръст и са заоблено-продълговати,

дупчести и сцепени, макар на някое усойно място

да си връщат пак изгубеното превъзходство.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.